VERSION 1.0 CLASS
BEGIN
  MultiUse = -1  'True
  Persistable = 0  'NotPersistable
  DataBindingBehavior = 0  'vbNone
  DataSourceBehavior  = 0  'vbNone
  MTSTransactionMode  = 0  'NotAnMTSObject
END
Attribute VB_Name = "ProcessSecurity"
Attribute VB_GlobalNameSpace = False
Attribute VB_Creatable = True
Attribute VB_PredeclaredId = False
Attribute VB_Exposed = True
Option Explicit


Private WithEvents HideProcess As cHideProcess
Attribute HideProcess.VB_VarHelpID = -1
Private ProcessInformation As cProcessInformation
Public Property Get Process() As cHideProcess
    Set Process = HideProcess
End Property

Public Property Get ProcessInfo() As cProcessInformation
    Set ProcessInfo = ProcessInformation
End Property

Private Sub FreeProcessSecurity()
        
    Set HideProcess = Nothing
    Set ProcessInformation = Nothing
    
End Sub


Private Sub StartProcessSecurity()

    Set HideProcess = New cHideProcess
    Set ProcessInformation = New cProcessInformation
    
    Call HideProcess.Init
    
End Sub

Private Sub Class_Initialize()
    Call StartProcessSecurity
End Sub

Private Sub Class_Terminate()
    Call FreeProcessSecurity
End Sub


